
 GPS week: 1152   Day: 1   MJD: 52309                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2583      0     0.08    -0.08     4.70     0.00
 cod |   288     0  23160     45     0.03     1.35     0.11    28.10
 emr |   288     0  11594     16    49.65    18.04     0.11    26.37
 esa |   288     0  16893   1648     0.56    -1.01     0.19    13.78
 igu |    96     0   2109      0     0.08    -0.11     3.01     0.00
 jpl |   281     1   9435    254********* 18591.01  7005.07     0.00
 ngs |    96     0   2583      0     0.08    -0.07     4.51     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  24645     77   675.09    -1.25     0.09    31.75

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -8665   140    -2   -73 -5256****** -7912     -   -90 |
    2 | -5976   221  -196   191 -6770****** -5458     -  -115 |
    3 |  4661    60  -240   303 10017******  4298     -    15 |
    4 |  2768   159   -21  -256  -113******  1687     -   -22 |
    5 | -3129    79     6   151  2713****** -3822     -  -141 |
    6 |  1800   232  -251   275 -7800******  1536     -  -116 |
    7 |  6064   173   -57    41  6890******  5827     -  -123 |
    8 |  2477    16    -4   117 -5461******  2333     -   -62 |
    9 |  2522   104   -34   -29  1987******  1931     -   -51 |
   10 | -5794   130   -37   -35  1157****** -5428     -   -69 |
   11 |  9294  -244   145    24  1698******  9106     -    85 |
   13 |  4018    -1   157  -164  -942******  3741     -   -58 |
   14 | -5724   106     5     X -8065****** -4777     -   -98 |
   15 |  -314   302  -217     -     -******   -23     -   -90 |
   18 |  6426    26    -2   -56    46******  6347     -     2 |
   20 |  6317   -55    66   107  -345******  6263     -   -53 |
   21 | -2765   156  -103     X     -****** -3654     -   -56 |
   22 | -5958   119  -105   306 -5117****** -5171     -  -151 |
   23 |  1785   195   -29   163 11529******   904     -  -220 |
   24 |  1291   220   -97   -66     -******  1006     -   -93 |
   25 | -3665   208  -126   117   559****** -3491     -  -130 |
   26 |  -721   152     1    96 -6045****** -1062     -  -177 |
   27 |  2609   -30   127   136     -******  3748     -  -138 |
   28 |  2694    11    50   -46  8342******  2383     -   -31 |
   29 | -1474   117     0     X -3407****** -1584     -  -109 |
   30 | -4494    49   -56   410  4386****** -4065     -  -175 |
   31 | -6008    29   -76   185     -****** -4633     -   -43 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -184     -     -     -******     -     -   162 |
 ALGO |     -   203   132  -668     -******     -     -     - |
 AMC2 |     -   -92     -     -     -     -     -     -    81 |
 ANKR |     -   -40     -    82     -     -     -     -     - |
 AOML |     -   -53     -     -     -     -     -     -    47 |
 AUCK |     -    69     -  -573     -     -     -     -   146 |
 BAHR |     -    56     -    43     -     -     -     -   -68 |
 BOR1 |     -    74     -     -     -     -     -     -   -66 |
 BRMU |     -   222     -  -388     -     -     -     -   -32 |
 BRUS |     -    82     -     -     -******     -     -   -72 |
 CAS1 |     -  -173     -   134     -******     -     -    96 |
 CEDU |     -   119     -  -242     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -   -76     -  -249     -******     -     -   155 |
 CRO1 |     -  -213     -     -     -******     -     -   188 |
 DAEJ |     - -1106     -     -     -     -     -     -   979 |
 DAV1 |     -   -53     -     -     -     -     -     -    47 |
 DRAO |     -     3    58     -     -     -     -     -   -51 |
 FAIR |     -     -   212   123     -112698     -     -  -257 |
 FORT |     -     -   118   -96     -     -     -     -   -63 |
 GALA |     -  -125     -  -284     - 38567     -     -   234 |
 GOLD |     -   -46     -     -     -******     -     -    41 |
 GRAZ |     -     -     -     4     -     -     -     -    -2 |
 GUAM |     -   -50     -    25     -******     -     -    32 |
 HOB2 |     -     4     -  -473     -     -     -     -   202 |
 HRAO |     -   -87     -     -     -******     -     -    77 |
 IISC |     -    13     -    48     -     -     -     -   -31 |
 KERG |     -   -32     -     -     -******     -     -    29 |
 MAS1 |     -     -    58   -20     -******     -     -   -40 |
 MAW1 |     -    64     -     -     -     -     -     -   -56 |
 MCM4 |     -     9     -     -     -     -     -     -    -8 |
 MDO1 |     -  -185   -25   -97     -     -     -     -   203 |
 MEDI |     -   -55     -     -     -     -     -     -    49 |
 METS |     -     1     -     -     -     -     -     -    -1 |
 MKEA |     -     -   113  -149     -******     -     -   -29 |
 NLIB |     -   -58     -  -270     -     -     -     -   165 |
 NPLD |     -    87     -     -     -     -     -     -   -77 |
 NRC2 |     -  -294  -117  1043     -******     -     -   -96 |
 NTUS |     -  -235     -     -     -     -     -     -   208 |
 NYA1 |     -    66     -     -     -******     -     -   -58 |
 NYAL |     -     -   -50   -25     -     -     -     -    50 |
 OHIG |     -    -8     -  -279     -     -     -     -   128 |
 ONSA |     -   -36     -     -     -     -     -     -    32 |
 PENC |     -   463     -     -     -     -     -     -  -409 |
 PIE1 |     -  -293     -    44     -     -     -     -   202 |
 POTS |     -   -20     -     -     -     -     -     -    18 |
 REYK |     -    27     -     -     -     -     -     -   -24 |
 SANT |     -   -92     -   483     -     -     -     -   -94 |
 SELE |     -   184     -  -376     -     -     -     -     - |
 SFER |     -  -278     -     -     -     -     -     -   246 |
 STJO |     -  -201   105     -     -     -     -     -    91 |
 SUTH |     -   195     -    22     -     -     -     -  -169 |
 THTI |     -     -     -  -218     -******     -     -    95 |
 THU1 |     -   127     -     -     -     -     -     -  -112 |
 TRO1 |     -    -2     -     -     -     -     -     -     2 |
 TROM |     -     -     -    72     -     -     -     -   -31 |
 TSKB |     -    20    48  -616     -     -     -     -   188 |
 URUM |     -    34     -     -     -     -     -     -   -30 |
 USNO |     -   -54   117     -     -******     -     -   -49 |
 USUD |     -     1     -    61     -******     -     -   -28 |
 WSRT |     -   -43     -   142     -     -     -     -   -23 |
 WUHN |     -  -471     -     X     -     -     -     -   417 |
 YAR2 |     -     -   419     X     -     X     -     -  -348 |
 YELL |     -  -186   -59   437     --14380     -     -    25 |
 ZWEN |     -    -4     -     -     -     -     -     -     3 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3826   109    33   239  3006******  4142     -    34 |  288   2.25
    2 |  2207    64    91   154  3948******  1875     -    96 |  288   1.54
    3 |  4890   108   105   230  6424******  4899     -   140 |  288   2.44
    4 |  4609   194   105   150  1202******  4245     -   189 |  282   0.99
    5 |  4729    64   124   100  2136******  4034     -    43 |  288   2.42
    6 |  7294    99    89   124  5301******  7385     -    24 |  288   7.65
    7 |  1441    50   132   216  1776******  1446     -    73 |  288   1.93
    8 |  3677    75    43    51  1946******  3468     -    64 |  288   2.42
    9 |  2518    68    47    54  1367******  2236     -    48 |  288   1.80
   10 |  2333   100   150   264  1446******  2800     -    43 |  288   1.75
   11 |  1813    76   181   402  1589******  2065     -    36 |  288   0.52
   13 |  1135    74   320   196   416******  1006     -   172 |  288   0.37
   14 |  3843   134   120     X  2668******  3756     -   205 |  288   0.28
   15 |  4155   193   122     -     -******  4094     -   232 |  276   2.51
   18 |  1266    67    82   277   493******  1164     -    93 |  288   0.36
   20 |  1351    83    75   210   564******  1187     -    21 |  288   0.39
   21 | 13439   207    94     X     -****** 12360     -   213 |  284   5.92
   22 |  3221   141    74   120  1749******  3902     -   115 |  288   0.51
   23 |  9570    45    64    82  2992******  9520     -    29 |  288   6.46
   24 |  2031   110   163   330     -******  1961     -   108 |  283   1.70
   25 |  5235    73   116   226  3615******  5382     -    48 |  285   1.55
   26 |  1922   107    31   188  3411******  1881     -    35 |  288   0.72
   27 |  6516   106    55   106     -******  6300     -    74 |  288   4.13
   28 |  2331    72    68    41  5876******  2126     -    94 |  288   0.99
   29 |  1860   170   168     X  1406******  1811     -   117 |  288   1.16
   30 |  2472   112   119   143  2610******  1947     -    40 |  288   1.15
   31 |  4482   104    81   170     -******  3092     -    70 |  288   2.49
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    25     -     -     -******     -     -    22 |  285   0.07
 ALGO |     -    53    35    66     -******     -     -     - |  288   0.08
 AMC2 |     -    39     -     -     -     -     -     -    35 |  286   0.05
 ANKR |     -    42     -    85     -     -     -     -     - |  288  13.42
 AOML |     -    31     -     -     -     -     -     -    27 |  286  39.87
 AUCK |     -   103     -   293     -     -     -     -   104 |  264  22.63
 BAHR |     -    57     -   116     -     -     -     -    38 |  287   0.40
 BOR1 |     -    41     -     -     -     -     -     -    36 |  285   0.48
 BRMU |     -   316     -   447     -     -     -     -   103 |  287  37.87
 BRUS |     -    38     -     -     -******     -     -    34 |  286   0.06
 CAS1 |     -    97     -   111     -******     -     -    52 |  288  10.06
 CEDU |     -    17     -    34     -     -     -     -     - |  288  14.36
 CHAT |     -   113     -   326     -******     -     -    86 |  262  18.32
 CRO1 |     -    33     -     -     -******     -     -    29 |  286   0.21
 DAEJ |     -    59     -     -     -     -     -     -    52 |  278   2.04
 DAV1 |     -    29     -     -     -     -     -     -    26 |  286  17.06
 DRAO |     -    44    18     -     -     -     -     -    32 |  288   0.09
 FAIR |     -     -   217   118     -******     -     -   167 |  288   0.06
 FORT |     -     -   128   221     -     -     -     -   122 |  221   1.16
 GALA |     -    82     -   160     -******     -     -    43 |  287  45.51
 GOLD |     -    31     -     -     -******     -     -    28 |  286  37.87
 GRAZ |     -     -     -   297     -     -     -     -   129 |  284  59.80
 GUAM |     -    38     -   188     -******     -     -    57 |  288  30.00
 HOB2 |     -    45     -    69     -     -     -     -    27 |  288   0.07
 HRAO |     -    30     -     -     -******     -     -    27 |  286  29.41
 IISC |     -   163     -   160     -     -     -     -    77 |  288  44.49
 KERG |     -   167     -     -     -******     -     -   148 |  287   2.76
 MAS1 |     -     -    28    41     -******     -     -    32 |  288   2.23
 MAW1 |     -    39     -     -     -     -     -     -    35 |  277  30.73
 MCM4 |     -    41     -     -     -     -     -     -    37 |  288  20.06
 MDO1 |     -    40    39   105     -     -     -     -    17 |  288  11.14
 MEDI |     -    22     -     -     -     -     -     -    20 |  286   0.23
 METS |     -   324     -     -     -     -     -     -   287 |  285  12.28
 MKEA |     -     -    47    63     -******     -     -    35 |  288  49.18
 NLIB |     -    44     -    65     -     -     -     -    24 |  288   0.05
 NPLD |     -    48     -     -     -     -     -     -    42 |  285   0.09
 NRC2 |     -    61    30    63     -******     -     -    27 |  288   0.08
 NTUS |     -   101     -     -     -     -     -     -    89 |  288   6.53
 NYA1 |     -    86     -     -     -******     -     -    76 |  277   0.10
 NYAL |     -     -    36    78     -     -     -     -    31 |  278   0.06
 OHIG |     -    83     -   271     -     -     -     -    55 |  288  13.08
 ONSA |     -    48     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.19
 PENC |     -    33     -     -     -     -     -     -    30 |  285   8.20
 PIE1 |     -    59     -   163     -     -     -     -    64 |  277   0.09
 POTS |     -    15     -     -     -     -     -     -    13 |  286  16.46
 REYK |     -    36     -     -     -     -     -     -    32 |  286   8.33
 SANT |     -   144     -   387     -     -     -     -   154 |  288  24.80
 SELE |     -    56     -   114     -     -     -     -     - |  275  31.93
 SFER |     -   366     -     -     -     -     -     -   324 |  285  27.92
 STJO |     -    43    31     -     -     -     -     -    32 |  288   2.04
 SUTH |     -    99     -   396     -     -     -     -    94 |  255  32.49
 THTI |     -     -     -    97     -******     -     -    42 |  287   2.14
 THU1 |     -   117     -     -     -     -     -     -   104 |  258  26.48
 TRO1 |     -    36     -     -     -     -     -     -    32 |  285   9.75
 TROM |     -     -     -    56     -     -     -     -    24 |  286  10.56
 TSKB |     -    65    28   223     -     -     -     -    74 |  255   1.91
 URUM |     -    20     -     -     -     -     -     -    18 |  288  40.69
 USNO |     -    63    43     -     -******     -     -    27 |  288   0.06
 USUD |     -    54     -   110     -******     -     -    18 |  288   0.56
 WSRT |     -    49     -    91     -     -     -     -    38 |  288   0.08
 WUHN |     -    45     -     X     -     -     -     -    40 |  287  39.26
 YAR2 |     -     -   195     X     -     X     -     -   162 |  262  90.81
 YELL |     -    32    24    46     -******     -     -    31 |  288   0.06
 ZWEN |     -    16     -     -     -     -     -     -    14 |  285  27.82
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4703   106   111   192  3010******  4513     -    93 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   286   0.05 (ns) 

