
 GPS week: 1104   Day: 1   MJD: 51973                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2721      0     0.21    -0.35     5.53     0.00
 cod |   288     0  20319     53    -0.97     2.83     0.15    15.06
 emr |    96     0   3682    203  1204.21     6.50     0.17    12.68
 esa |   288     0  18622    863   510.43     9.58     0.16    13.37
 gfz |   288     0  13774     16     0.09    -0.08     0.11    22.63
 igp |    96     0   2472      0    -0.81    -0.44     3.94     0.00
 igu |    96     0   2473      1    -1.43    -0.93     4.12     0.00
 jpl |   280     0   8571    267     4.52     3.07     0.14    14.82
 ngs |    96     0   2721      0     0.08    -0.12     5.20     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15979    356   514.84     9.37     0.11    21.43

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  3840   169   176   101  -202  8310 14166   470  3679     -  -168 |
    2 | -4798   283   -23     8     0  2163 10552    87 -3640     -  -227 |
    3 | -3657   -68     X   436  -130-14435  4822   221 -3114     -  -158 |
    4 |  2928     7  -407   140   237 18376   -35   256  2063     -  -345 |
    5 | -7846   113  -294   -99   288-27008 -5756  -250 -6982     -  -187 |
    6 | -8152   162  -209  -251   248  -580  3384  -176 -7094     -  -123 |
    7 |  3526   135  -212  -123   234-11081  2931    23  2879     -  -230 |
    8 |  2705   259    65   -78   -83-11795  4765   361  1482     -  -182 |
    9 | -6429   268  -333    -1   307  1267 -6081  -472 -6093     -  -280 |
   10 | -3377    -5  -131   158   254-21323   -25   -73 -2399     -  -313 |
   11 |  9582    76    29   -86  -123 20408  6376   297  9028     -    16 |
   13 |  3786    57   229   107  -261 12088 -2673   428  3799     -   -15 |
   14 |  7663   -45  -107   297    54 -3262  5775   -33  7442     -  -180 |
   15 | 12013   -71     -     -     -     -     -  -346 11850     -   229 |
   17 | -1079   -27  -195   232   115     -     -  -655  -995     -    46 |
   18 |  4305  -133  -121   123   -39 14796   903  -479  4130     -   241 |
   19 | -6574   -72    -1   -34     --25909-48130   221 -6528     -     - |
   20 |  3759    58   328   107  -282 12534  4746   410  3569     -    -5 |
   21 | -6252    26  -182     X    22 -2564  4108  -281 -5650     -    85 |
   22 | -5446   -58   202   191  -150 17982 -5940   254 -4233     -   -50 |
   23 | -1811    87     X     X    51     - -4060  -344 -1146     -    11 |
   24 | 10960    87  -313   -53   256-15641     -  -168  9715     -  -185 |
   25 | -3689    45   -40   231     2  3387 -2440  -107 -3520     -  -127 |
   26 | -2192   149  -175  -136   269  2458  4209  -162 -2500     -  -211 |
   27 | -2926   309   235    99  -185-11984 11795   619 -3061     -  -330 |
   28 |  3306  -219   307   310  -186 11545 -4441   226  3683     -    26 |
   29 |   252   -37  -237   286    80  -833  -347    16  -142     -  -196 |
   30 | -3624    38  -217    59   205 19219 -6737  -186 -4578     -  -174 |
   31 |  2730    35   155   373  -293   453  5718   347  1879     -  -100 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    49     -   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    19   191     X    -2     -     -  -130     -     -    39 |
 AREQ |     -   -70     -  -160   214     -     -  -127     -     -     - |
 AUCK |     -    52     -   -54     -     -     -    -6     -     -     1 |
 BAHR |     -     9    -4   -57   -61     -     -    74     -     -    45 |
 BOR1 |     -  -142     -   160     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -     -    42  -142     -     -     -     -     -   124 |
 CRO1 |     -   -65     -   -33     -     -     -   103     -     -     - |
 DAEJ |     - -1189     -     -     -     -     -     -     -     -   836 |
 DRAO |     -   -60   103     -     -     -     -     -     -     -    22 |
 EISL |     -     -     -  -431     -     -     -     -     -     -   269 |
 FAIR |     -     -   209   -83     -     -     -     X     -     -    10 |
 FORT |     -     -    91  -467     -     -     -     -     -     -   262 |
 GALA |     -    -7     -   -47    39     -     -   -10     -     -     - |
 GRAZ |     -   -58     -    65     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   114     -  -601   162     -     -   185     -     -     - |
 HOB2 |     -     -     -    10     -     -     -     -     -     -    -6 |
 IISC |     -     -     -  -407     -     -     -   368     -     -     - |
 KERG |     -  -167     -     -     -     -     -     -     -     -   117 |
 KOKB |     -     -     -   205   265     -     -     -     -     -  -380 |
 KOUR |     -   -31     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 KSTU |     -    17     -     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -     -    35    28     -     -     -     -     -   -49 |
 MAC1 |     -     -     -   186  -110     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -31   149   -72   -48     -     -     -     -     -    88 |
 MATE |     -  -144     -     -     -     -     -     -     -     -   101 |
 MCM4 |     -   107     -   367  -226     -     -     -     -     -   -63 |
 MDO1 |     -   -93   113   -52     -     -     -   113     -     -     - |
 MKEA |     -   -63    81    55     -     -     -   -10     -     -     - |
 NLIB |     -  -127     -  -153     -     -     -     -     -     -   184 |
 NRC2 |     -    74     -   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    93     -     -   -62     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -    64     -   -47   -15     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -  -110     -  -260     -     -     -     -     -     -   238 |
 POTS |     -    10     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -   -80     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -  -106   342  -193   121     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   296     -     -    -1     -     -  -301     -     -     - |
 THTI |     -   149     -     -     -     -     -   -46     -     -   -73 |
 THU1 |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -   -10 |
 TRO1 |     -  -145     -     -    96     -     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    39     -     -     -     -     -     -   -24 |
 TSKB |     -   113     -  -174   -90     -     -     -     -     -   129 |
 USNO |     -   -40     -    12     -     -     -     -     -     -    20 |
 USUD |     -  -331     -   373     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   301     - -1196     -     -     -     -     -     -   536 |
 WHIT |     -   -25     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    41     -     -     -     -     -     -     -     -   -29 |
 WTZR |     -   -20     -   -13     -     -     -     -     -     -    23 |
 WUHN |     -  -181     -     -  -193     -     -   118     -     -   252 |
 YAR2 |     -    78   -28   128     -     -     -  -190     -     -     X |
 YELL |     -   -18   185    81   -22     -     -   -76     -     -     - |
 YSSK |     -    18     -     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -     -  -555     -     -     -     -     -   587 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4720    84   217   138    57  7147  7516   147  4772     -    57 |  288   3.21
    2 |  6350    77   101    49    39  2467  3753   140  5903     -    44 |  288   2.08
    3 |  3790    94     X    93    86  1820  3344   136  3664     -    58 |  288   1.77
    4 |  3599   138   170   129   114  1326  2163   131  3713     -    49 |  278   0.99
    5 |  4938   169    69    77    75  3697  2143   127  5101     -   226 |  288   2.88
    6 |  9419   164   121   143   122  5050  2469   109  9878     -   151 |  288   5.00
    7 |  2928    76   186   104    72  8070  1809   117  3030     -    65 |  288   0.97
    8 |  4702   202   134   287   142  3923  2588   170  5023     -   129 |  278   2.74
    9 |  3050   189   139   315   103  1543  2119   175  2663     -   150 |  277   1.43
   10 |  4581    82   369   143   167  2030  3201   224  4958     -   104 |  288   1.92
   11 |  1376   114   282   203    61  3904  2262   171  1327     -    43 |  288   0.42
   13 |  1018    82   129    55    49  1700  1631   133   967     -    56 |  288   0.52
   14 |  1036   117   100    68    75   652  1493   130   813     -    78 |  288   0.31
   15 |  3171   137     -     -     -     -     -   237  3097     -   161 |  190   2.82
   17 |  7844   225   192   416   135     -     -   180  6383     -   335 |  277   4.11
   18 |  1371   198   321   261   134  2126  1340   131  1169     -   107 |  288   0.49
   19 | 10362   325   326   289     -  9108 12336   277  8375     -     - |  270   3.50
   20 |  1854    87    68    69    64  1650  1435   195  1612     -    61 |  288   0.23
   21 |  8793   369   302     X   321  6834  6664   132  8024     -   176 |  288   3.46
   22 |  5015   144   160   416   152  1023  4281   147  3436     -    72 |  287   0.78
   23 |  9687   278     X     X   189     -  3014   322  9899     -   131 |  286   5.05
   24 |  4865   147   147    83    91  2916     -   176  3966     -   111 |  279   1.49
   25 |  2883   169    90    59   138  2407  2246   126  2546     -    76 |  278   2.31
   26 |  1853   102   128   106   151  1598  1095   129  1643     -    46 |  288   0.75
   27 |  8318   213   127   149   113  4282  4514   206  8047     -    80 |  278   3.78
   28 |  1973   110    66    61   164   922  2392   150  1611     -   114 |  288   0.74
   29 |  1193   134    81   133    85  1777  1188   165  1217     -    90 |  288   0.54
   30 | 11229   100    82    73    38  1187  5693   132 10578     -    64 |  288   1.02
   31 |  2976    93   195   221    71  4922  4982   178  2693     -   165 |  288   3.14
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    21     -    24     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.10
 ALGO |     -    79    62     X    36     -     -   115     -     -    66 |  288   0.10
 AREQ |     -    57     -    42    63     -     -   102     -     -     - |  288  18.30
 AUCK |     -   260     -   117     -     -     -    98     -     -   143 |  288  23.66
 BAHR |     -    94    40    90    84     -     -   136     -     -   111 |  288   0.29
 BOR1 |     -    97     -   110     -     -     -     -     -     -     - |  288   2.31
 CAS1 |     -     -     -    87    56     -     -     -     -     -    29 |  288  14.11
 CRO1 |     -   105     -    61     -     -     -    93     -     -     - |  288    >>>
 DAEJ |     -   108     -     -     -     -     -     -     -     -    76 |  287    >>>
 DRAO |     -    80    64     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288   0.07
 EISL |     -     -     -    50     -     -     -     -     -     -    31 |  249  31.62
 FAIR |     -     -   247   234     -     -     -     X     -     -   156 |  271   0.21
 FORT |     -     -   225   102     -     -     -     -     -     -    76 |  201   0.23
 GALA |     -    85     -    42    40     -     -   117     -     -     - |  288  45.33
 GRAZ |     -    68     -    77     -     -     -     -     -     -     - |  288  47.61
 GUAM |     -   192     -   141    57     -     -   124     -     -     - |  263  28.30
 HOB2 |     -     -     -    54     -     -     -     -     -     -    34 |  287   0.07
 IISC |     -     -     -   121     -     -     -   109     -     -     - |  192  30.31
 KERG |     -   219     -     -     -     -     -     -     -     -   154 |  282    >>>
 KOKB |     -     -     -   183   136     -     -     -     -     -   136 |  260   0.60
 KOUR |     -    39     -    44     -     -     -     -     -     -     - |  287  11.91
 KSTU |     -    78     -     -     -     -     -    79     -     -     - |  280  33.33
 KWJ1 |     -     -     -   271   251     -     -     -     -     -   192 |  241 108.76
 MAC1 |     -     -     -    57    34     -     -     -     -     -     - |  287  13.58
 MAS1 |     -    35    44   124    60     -     -     -     -     -    31 |  288   1.80
 MATE |     -    96     -     -     -     -     -     -     -     -    68 |  287   0.10
 MCM4 |     -   195     -    60    59     -     -     -     -     -   112 |  288   4.89
 MDO1 |     -   269    47   358     -     -     -   104     -     -     - |  288 980.25
 MKEA |     -    55    84   108     -     -     -   106     -     -     - |  288  44.62
 NLIB |     -    32     -    54     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.07
 NRC2 |     -    42     -    47     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.07
 NYA1 |     -    31     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 OHIG |     -   119     -    75    48     -     -     -     -     -     - |  287  18.37
 PIE1 |     -   136     -   339     -     -     -     -     -     -   132 |  288   0.10
 POTS |     -    82     -    92     -     -     -     -     -     -     - |  266  19.56
 REYK |     -   118     -   133     -     -     -     -     -     -     - |  286   9.74
 STJO |     -    30    53    77    60     -     -     -     -     -     - |  288   2.61
 SUTH |     -    94     -     -    66     -     -    98     -     -     - |  287  19.74
 THTI |     -   100     -     -     -     -     -    88     -     -    66 |  287   3.19
 THU1 |     -    95     -     -     -     -     -     -     -     -    67 |  286  15.18
 TRO1 |     -    76     -     -    50     -     -     -     -     -     - |  287  11.98
 TROM |     -     -     -   101     -     -     -     -     -     -    63 |  284  14.90
 TSKB |     -   112     -    98    29     -     -     -     -     -    47 |  288   1.48
 USNO |     -    61     -    35     -     -     -     -     -     -    52 |  288   0.06
 USUD |     -    93     -   105     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.32
 VILL |     -   129     -   107     -     -     -     -     -     -    40 |  288  11.40
 WHIT |     -    34     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  288  52.58
 WSRT |     -    99     -     -     -     -     -     -     -     -    69 |  287   0.09
 WTZR |     -    97     -    86     -     -     -     -     -     -    54 |  288   0.09
 WUHN |     -   143     -     -    62     -     -   145     -     -    82 |  287  27.74
 YAR2 |     -   478   114   383     -     -     -   181     -     -     X |  288  17.85
 YELL |     -    94    59    48    37     -     -   109     -     -     - |  288   0.11
 YSSK |     -    88     -     -    59     -     -     -     -     -     - |  287  16.40
 ZWEN |     -     -     -     -    69     -     -     -     -     -    73 |  277  22.93
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5529   148   167   164   106  3943  4116   145  5200     -   108 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.06 (ns) 

